Instituto de Computação Unicamp

MC522 - Organização de Computadores

2^o Semestre de 2003

2^a Lista de Exercícios

1. Considere o fluxo de controle descrito na Figura 6.46 (página 492 do livro). Dado o seginte segmento de código:

add $1 , $2 , $3
add $4 , $5 , $6
add $7 , $8 , $9
add $10, $11, $12
add $13, $14, $15

Ao final do quinto ciclo de execução, quais registradores estão sendo lidos e qual registrador está sendo escrito?

2. No exercício anterior, explique que tipo o que a unidade de ’forwarding’ está fazendo durante o quinto ciclo de clock.

3. Considere a execução do seguinte trecho de código no fluxo de controle da Figura 6.46:

add $5 , $6 , $7
lw $6 , 100($7)
sub $7 , $6 , $8

Quantos ciclos de clock são necessários para a execução deste código? Desenhe um diagrama como o da Figura 6.44 (página 489) que mostre as dependências que necessitam ser resolvidas, e dê um novo diagrama (como o da figura 6.45, página 491) que mostre como o código será realmente executado (incluindo ’stalls’ e ’forwarding’) para lidar com esses problemas.

4. Exercícios 6.30 e 6.31 do livro.

5. Exercícios 7.15, 7.16 e 7.17 do livro.

6. Exercício 7.27 e 7.28 do livro.

7. Exercício 7.29 do livro.

8. Leia as seções 6.10 e 7.7 do livro (Fallacies and Pitfalls).