# Last edited on 2017-03-02 23:20:34 by jstolfi

Empty weight of glassware

BN = Beakers - standard shape
BT = Beakers - tall shape
EM = Erlenmeyer flasks - medium-wide mouth
EN = Erlenmeyer flasks - normal mouth
EW = Erlenmeyer flasks - wide mouth

  B01 600 ml BN ?? g E01 500 ml EN 225 g
  B02 600 ml BN 218 g E02 500 ml EW 198 g
  B03 600 ml BN 226 g E03 125 ml EN 97 g
  B04 250 ml BN 100 g E04 300 ml EN 161 g
  B04 250 ml BT 100 g E05 500 ml EW 221 g
  B05 150 ml BN 76 g E06 250 ml EW ?? g
  B06 150 ml BT 67 g E07 100 ml EM 71 g
  B07 150 ml BN 68 g E08 125 ml EN 68 g
  B08 150 ml BN 74 g E09 125 ml EN ?? g
  B09 150 ml BN 67 g E10 125 ml EN ?? g
  B10 10 ml BN 8 g E11 50 ml EN ?? g
  B11 50 ml BT 33 g E12 50 ml EN ?? g
  B12 50 ml BT 34 g E13 125 ml EN ?? g
  B13 400 ml BT 149 g E14 250 ml EW ?? g
  B14 250 ml BN 99 g E15 125 ml EN ?? g
  B15 400 ml BN 134 g E16 125 ml EN ?? g
  B16 400 ml BN 135 g
  B17 400 ml BN 137 g
  B18 600 ml BN 190 g
  B19 400 ml BT 145 g
  B20 400 ml BN 136 g
  B21 250 ml BN ?? g
  B22 50 ml BN ?? g
  B23 600 ml BN ?? g
  B24 250 ml BN 100 g
  B25 1000 ml BN 268 g
  B26 250 ml BN 100 g
  B27 150 ml BN 68 g
  B28 400 ml BN 145 g
  B29 400 ml BN 146 g
  B30 400 ml BN 144 g
  B31 400 ml BN 141 g
  B32 10 ml BN 8 g
  B33 10 ml BN 8 g
  B91 150 ml BN 74 g

Filter paper

  1.25g Qualy Faixa Preta 150 mm