\newcommand{\FcombBASzigzigFabTime}{2.65}
\newcommand{\FcombBASzigzigExtTime}{1.31}
\newcommand{\FcombBASzigzigAirTime}{1.35}
\newcommand{\FcombBASzigzigContactAtcool}{0.48}
