\newcommand{\FcombBASoptzigFabTime}{3.00}
\newcommand{\FcombBASoptzigExtTime}{1.71}
\newcommand{\FcombBASoptzigAirTime}{1.30}
\newcommand{\FcombBASoptzigContactAtcool}{0.40}
