\newcommand{\FcombBASoptfabFabTime}{2.37}
\newcommand{\FcombBASoptfabExtTime}{1.31}
\newcommand{\FcombBASoptfabAirTime}{1.06}
\newcommand{\FcombBASoptfabContactAtcool}{2.31}
