%\include{abaco}

\title{
%  \parbox{1.2in}{\ABACO{2}{0}{0}{1}{0.8}}
%  \parbox{5.1in}{
%    \normalsize{
%      Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP \\
%      Instituto de Computa��o - IC 
%    }
%  }
%  \hspace{1cm}\\ \hspace{1cm}\\
  \Large{Proposta de  Consultoria para }\hfill \\ 
  \Large{Instala��o de
  \tup\footnote{Telefones para Uso P�blico}\ em malhas urbanas}
\vspace*{2ex}
}


\author{
  Prof. Dr. Cid Carvalho de Souza \\
  Prof. Dr. Jorge Stolfi
\mbox{ }\\
\mbox{ }\\
}

\date{Agosto de 2001}
