\newcommand{\FcombBASoptfabFabTime}{2.38}
\newcommand{\FcombBASoptfabExtTime}{1.31}
\newcommand{\FcombBASoptfabAirTime}{1.07}
\newcommand{\FcombBASoptfabContactAtcool}{0.63}
